6/1/2026 17:10 Page 1 NODE=B158

Ξ_c (3123)^{I (JP ) = ?(??) Status:} ∗

OMITTED FROM SUMMARY TABLE

A peak in the Σc (2520)++ K − → Λ+c K − π+ mass spectrum with NODE=B158 a significance of 3.6 standard deviations. KATO 14 finds no evidence for this state.

Ξ_c (3123) MASSES

Ξ_c (3123) MASSES_{NODE=B158205} Ξ_c (3123)^+ MASS

Ξ_c (3123)^+ MASS_{NODE=B158M+}

NODE=B158M+

VALUE (MeV) EVTS DOCUMENT ID TECN COMMENT

3122.9±1.3±0.3

3122.9±1.3±0.3 101 ± 35 AUBERT 08J BABR e+ e− ≈ 10.58 GeV

Ξ_c (3123) WIDTHS

Ξ_c (3123) WIDTHS_{NODE=B158210} Ξ_c (3123)^+ WIDTH

Ξ_c (3123)^+ WIDTH_{NODE=B158W+}

NODE=B158W+

VALUE (MeV) EVTS DOCUMENT ID TECN COMMENT

4.4±3.4±1.7

4.4±3.4±1.7 101 ± 35 AUBERT 08J BABR e+ e− ≈ 10.58 GeV

Ξ_c (3123) REFERENCES

Ξ_c (3123) REFERENCES_{NODE=B158}

REFID=55801

KATO 14 PR D89 052003 Y. Kato et al. (BELLE Collab.)

REFID=52168

AUBERT 08J PR D77 012002 B. Aubert et al. (BABAR Collab.)