6/1/2026 17:21 Page 1 NODE=M091

K_4(2500)^{I (JP ) = 1}2^{(4−)}

OMITTED FROM SUMMARY TABLE Needs confirmation. NODE=M091 K_4(2500) MASS

K_4(2500) MASS_{NODE=M091M}

NODE=M091M

VALUE (MeV) DOCUMENT ID TECN CHG COMMENT

2490±20

2490±20 1 CLELAND 81 SPEC ± 50 K+ p → Λp 1 JP = 4− from moments analysis. NODE=M091M;LINKAGE=R

K_4(2500) WIDTH

K_4(2500) WIDTH_{NODE=M091W}

NODE=M091W

VALUE (MeV) DOCUMENT ID TECN CHG COMMENT

• • • We do not use the following data for averages, fits, limits, etc. • • • ∼ 250 2 CLELAND 81 SPEC ± 50 K+ p → Λp 2 JP = 4− from moments analysis. NODE=M091W;LINKAGE=R

K_4(2500) DECAY MODES

K_4(2500) DECAY MODES_{NODE=M091215;NODE=M091}

Mode DESIG=1

Γ_1 p Λ K_4(2500) REFERENCES

K_4(2500) REFERENCES_{NODE=M091}

REFID=22851

CLELAND 81 NP B184 1 W.E. Cleland et al. (PITT, GEVA, LAUS+)