6/1/2026 17:24 Page 1 NODE=M153

B^∗_{sJ} (5850)^{I (JP ) = ?(??)}

OMITTED FROM SUMMARY TABLE Signal can be interpreted as coming from b s states. Needs confir- NODE=M153 mation.

B^∗_{sJ} (5850) MASS

B^∗_{sJ} (5850) MASS_{NODE=M153M}

NODE=M153M

VALUE (MeV) EVTS DOCUMENT ID TECN COMMENT

5853±15

5853±15 141 AKERS 95E OPAL Eeecm= 88–94 GeV

B^∗_{sJ} (5850) WIDTH

B^∗_{sJ} (5850) WIDTH_{NODE=M153W}

NODE=M153W

VALUE (MeV) EVTS DOCUMENT ID TECN COMMENT

47±22

47±22 141 AKERS 95E OPAL Eeecm= 88–94 GeV

B^∗_{sJ} (5850) REFERENCES

B^∗_{sJ} (5850) REFERENCES_{NODE=M153}

REFID=44182

AKERS 95E ZPHY C66 19 R. Akers et al. (OPAL Collab.)