NODE=M185

π_2(1880)^{I G (JPC ) = 1−(2 − +)}

π_2(1880) MASS π_2(1880) MASS_{NODE=M185M}

NODE=M185M

VALUE (MeV) EVTS DOCUMENT ID TECN CHG COMMENT

1874+26− 5 OUR AVERAGE

1874+26− 5 OUR AVERAGE Error includes scale factor of 1.6. See the ideogram below.

1847+20− 3 46M 1 AGHASYAN 18B COMP 190 π− p → π− π+ π− p 1929±24± 18 4k EUGENIO 08 B852 − 18 π− p → η η π− p 1876±11± 67 145k LU 05 B852 − 18 π− p → ω π− π0 p 2003±88±148 69k KUHN 04 B852 − 18 π− p → η π+ π− π− p • • • We do not use the following data for averages, fits, limits, etc. • • • 1880±20 ANISOVICH 01B SPEC 0 0.6–1.94 p p → η η π0 π0 1 Statistical error negligible. NODE=M185M;LINKAGE=A

π2(1880) MASS (MeV)

π_2(1880) WIDTH π_2(1880) WIDTH_{NODE=M185W}

NODE=M185W

VALUE (MeV) EVTS DOCUMENT ID TECN CHG COMMENT

237+ 33

− 30 OUR AVERAGE

− 30 OUR AVERAGE Error includes scale factor of 1.2.

246+ 33

− 28 46M

2 AGHASYAN 18B COMP 190 π− p → π− π+ π− p

323± 87± 43 4k EUGENIO 08 B852 − 18 π− p → η η π− p 146± 17± 62 145k LU 05 B852 − 18 π− p → ω π− π0 p 306±132±121 69k KUHN 04 B852 − 18 π− p → η π+ π− π− p • • • We do not use the following data for averages, fits, limits, etc. • • • 255± 45 ANISOVICH 01B SPEC 0 0.6–1.94 p p → η η π0 π0 2 Statistical error negligible. NODE=M185W;LINKAGE=A

π_2(1880) DECAY MODES π_2(1880) DECAY MODES_{NODE=M185215;NODE=M185}

Mode Fraction (Γi /Γ)

DESIG=1;OUR EVAL;→ UNCHECKED ←

Γ_1 η η π^− seen

DESIG=2;OUR EVAL;→ UNCHECKED ←

Γ_2 a_0(980)η seen

DESIG=3;OUR EVAL;→ UNCHECKED ←

Γ_3 a_2(1320)η seen

DESIG=4;OUR EVAL;→ UNCHECKED ←

Γ_4 f_0(1500)π seen

DESIG=5;OUR EVAL;→ UNCHECKED ←

Γ_5 f_1(1285)π seen

DESIG=6;OUR EVAL;→ UNCHECKED ←

Γ_6 ω π^− π^0 seen

Γ ( a_2(1320)η ) /Γ ( f_1(1285)π ) Γ_3/Γ_5 Γ ( ) ( ) Γ ( ) ( ) Γ ( ) ( ) Γ_3/Γ_{5 NODE=M185R01}

NODE=M185R01

VALUE EVTS DOCUMENT ID TECN CHG COMMENT

• • • We do not use the following data for averages, fits, limits, etc. • • •

22.7±7.3 69k KUHN 04 B852 − 18 π− p → η π+ π− π− p Γ ( f_0(1500)π ) /Γ ( a_0(980)η ) Γ_4/Γ_2 Γ ( ) ( ) Γ ( ) ( ) Γ ( ) ( ) Γ_4/Γ_{2 NODE=M185R02}

NODE=M185R02

VALUE DOCUMENT ID TECN CHG COMMENT

• • • We do not use the following data for averages, fits, limits, etc. • • •

0.28+0.20

−0.15

3 ANISOVICH 01B SPEC 0 0.6–1.94 p p → η η π0 π0

3 Systematic errors not estimated. NODE=M185R02;LINKAGE=NS

π_2(1880) REFERENCES π_2(1880) REFERENCES_{NODE=M185}

REFID=59471

AGHASYAN 18B PR D98 092003 M. Aghasyan et al. (COMPASS Collab.)

REFID=52160

EUGENIO 08 PL B660 466 P. Eugenio et al. (BNL E852 Collab.)

REFID=50459

LU 05 PRL 94 032002 M. Lu et al. (BNL E852 Collab.)

REFID=49773

KUHN 04 PL B595 109 J. Kuhn et al. (BNL E852 Collab.)

REFID=48318

ANISOVICH 01B PL B500 222 A.V. Anisovich et al.