EGYPT UT=[�2]

ffl Entrance code = 20. Exit code = 00.

Ain Shams University; Physics Dept.;

Kasr-El-Zaafran, Asbasiyah, Cairo

(2)-822 284

Cairo University; High Energy Physics Lab, Dept. of Physics;

Faculty of Science; Orman, Giza, Cairo Fax: (2)-5727 022 Fax: (2)-5728 843 Telex: 94372 uncai Node: frcu.eun.eg

(2)-5727 556 (2)-5727 435 (2)-5727 213

FINLAND UT=[�2]

ffl Entrance code = 358. Exit code = 990. Area exit code = 9.

Åbo Akademi University; Physics Dept.;

Porthansgatan 3; FIN-20500 Åbo (Turku) (Phone #1 is Switchboard; #2 is Physics Dept.) Fax: (21)-265 4776 Telex: 62301 aabib sf

(21)-265 4311 (21)-265 4246

Helsinki Univ. of Technology; Nucl. Eng. Lab.;

Rakentajanaukio 2C; FIN-02150 Espoo (Phone #1 is Main switchboard; #2 is Secretary) Fax: (0)-451 3195 Telex: 125161 htkk sf Node: hut.fi

(0)-451 1 (0)-451 3198

Univ. of Helsinki

Research Inst. for High Energy Physics (SEFT/Innopoli); PO Box 368; Tekniikantie 12; FIN-02151 Espoo Fax: (0)-4354 3699 Node: phcu.helsinki.fi

(0)-4354 3701

Univ. of Helsinki

1) Dept. of Physics, Lab. of High Energy Physics (SEFL) 2) Dept. of Physics, Div. of Theoretical Physics 3) Research Inst. for High Energy Physics (SEFT/Siltavuori) PO Box 9 (Siltavuorenpenger 20C); FIN-00014 University of Helsinki (Phone #1 is Switchboard; #2 is SEFL; #3 is TFL; #4 is SEFT/Siltavuori; #5 is TFT) Fax: (0)-191 8366 (SEFL,TFL,TFT) Fax: (0)-191 8458 (SEFT/Siltavuori) Node: phcu.helsinki.fi

(0)-191 1 (0)-191 8440 (0)-191 8436 (0)-191 8402 (0)-191 8508

Univ. of Jyväskylä; Dept. of Physics;

PO Box 35; FIN-40351 Jyväskylä (Phone #1 is Switchboard; #2 is Physics) Fax: (41)-602 351 Telex: 28219 jyksf

(41)-601 211 (41)-602 352