Sum of exclusive measurements

Inclusive measurements

3 loop pQCD Naive quark model

u, d, s ρ ω ϕ

ρ^′

Mark-I Mark-I + LGW Mark-II PLUTO DASP Crystal Ball BES

J/ψ ψ(2S)

ψ_{3770} ψ_{4040} ψ_{4160}

ψ_{4415} c

MD-1

ARGUS CLEO CUSB DHHM

Crystal Ball CLEO II DASP LENA

Υ(1S) Υ(2S)

Υ(3S) Υ(4S) b

R

√ s [GeV]