Citation: W.-M. Yao et al. (Particle Data Group), J. Phys. G 33, 1 (2006) and 2007 partial update for edition 2008 (URL: http://pdg.lbl.gov)

Ω(2250)^{− I (JP ) = 0(??) Status:} ∗∗∗

Ω(2250)^− MASS

VALUE (MeV) EVTS DOCUMENT ID TECN COMMENT

2252± 9 OUR AVERAGE 2253±13 44 ASTON 87B LASS K − p 11 GeV/c 2251± 9±8 78 BIAGI 86B SPEC SPS Ξ − beam

Ω(2250)^− WIDTH

VALUE (MeV) EVTS DOCUMENT ID TECN COMMENT

55±18 OUR AVERAGE 81±38 44 ASTON 87B LASS K − p 11 GeV/c 48±20 78 BIAGI 86B SPEC SPS Ξ − beam

Ω(2250)^− DECAY MODES

Mode Fraction (Γi /Γ)

Γ_1 Ξ^− π^+ K^− seen Γ_2 Ξ (1530)^0 K^− seen

Ω(2250)^− BRANCHING RATIOS Γ ( Ξ (1530)^0 K^− ) /Γ ( Ξ^− π^+ K^− ) Γ_2/Γ_1 Γ ( ) ( ) Γ ( ) ( ) Γ ( ) ( ) VALUE EVTS DOCUMENT ID TECN COMMENT

∼ 1.0 44 ASTON 87B LASS K − p 11 GeV/c 0.70±0.20 49 BIAGI 86B SPEC Ξ − Be 116 GeV/c

Ω(2250)^− REFERENCES

ASTON 87B PL B194 579 D. Aston et al. (SLAC, NAGO, CINC, INUS) BIAGI 86B ZPHY C31 33 S.F. Biagi et al. (LOQM, GEVA, RAL+)

HTTP://PDG.LBL.GOV Page 1 Created: 6/7/2007 11:20