Citation: W.-M. Yao et al. (Particle Data Group), J. Phys. G 33, 1 (2006) and 2007 partial update for edition 2008 (URL: http://pdg.lbl.gov)

a_6(2450)^{I G (JPC ) = 1− (6 + +)}

OMITTED FROM SUMMARY TABLE

Needs confirmation.

a_6(2450) MASS

VALUE (MeV) DOCUMENT ID TECN CHG COMMENT

2450±130

2450±130 1 CLELAND 82B SPEC ± 50 π p → K 0S K± p 1 From an amplitude analysis.

a_6(2450) WIDTH

VALUE (MeV) DOCUMENT ID TECN CHG COMMENT

400±250

400±250 2 CLELAND 82B SPEC ± 50 π p → K 0S K± p 2 From an amplitude analysis.

a_6(2450) DECAY MODES

Mode

Γ_1 K K

a_6(2450) REFERENCES

CLELAND 82B NP B208 228 W.E. Cleland et al. (DURH, GEVA, LAUS+)

HTTP://PDG.LBL.GOV Page 1 Created: 6/7/2007 11:25