Citation: W.-M. Yao et al. (Particle Data Group), J. Phys. G 33, 1 (2006) and 2007 partial update for edition 2008 (URL: http://pdg.lbl.gov)

K_3(2320)^{I (JP ) = 1}2^{(3+)}

OMITTED FROM SUMMARY TABLE

Seen in the JP = 3+ wave of the antihyperon-nucleon system. Needs confirmation.

K_3(2320) MASS

VALUE (MeV) DOCUMENT ID TECN CHG COMMENT

2324±24 OUR AVERAGE 2330±40 1 ARMSTRONG 83C OMEG − 18 K − p → Λp X 2320±30 1 CLELAND 81 SPEC ± 50 K + p → Λp X 1 JP = 3+ from moments analysis.

K_3(2320) WIDTH

VALUE (MeV) DOCUMENT ID TECN CHG COMMENT

150±30

150±30 2 ARMSTRONG 83C OMEG − 18 K − p → Λp X • • • We do not use the following data for averages, fits, limits, etc. • • • ∼ 250 2 CLELAND 81 SPEC ± 50 K + p → Λp X 2 JP = 3+ from moments analysis.

K_3(2320) DECAY MODES

Mode

Γ_1 p Λ

K_3(2320) REFERENCES

ARMSTRONG 83C NP B227 365 T.A. Armstrong et al. (BARI, BIRM, CERN+) CLELAND 81 NP B184 1 W.E. Cleland et al. (PITT, GEVA, LAUS+)

OTHER RELATED PAPERS

ABLIKIM 05Q PR D72 092002 M. Ablikim et al. (BES Collab.)

HTTP://PDG.LBL.GOV Page 1 Created: 6/7/2007 11:32