Citation: W.-M. Yao et al. (Particle Data Group), J. Phys. G 33, 1 (2006) and 2007 partial update for edition 2008 (URL: http://pdg.lbl.gov)

ϕ(2170)^{I G (JPC ) = 0− (1 − − )}

OMITTED FROM SUMMARY TABLE

Observed by AUBERT,BE 06D in the initial-state radiation process e+ e− → ϕf 0(980)γ.

Ψ(2170) MASS

VALUE (MeV) EVTS DOCUMENT ID TECN COMMENT

2175±10 ±15

2175±10 ±15 201 AUBERT,BE 06D BABR 10.6 e+ e− → K+ K− π π γ

Ψ(2170) WIDTH

VALUE (MeV) EVTS DOCUMENT ID TECN COMMENT

58±16±20

58±16±20 201 AUBERT,BE 06D BABR 10.6 e+ e− → K+ K− π π γ

ϕ(2170) DECAY MODES

Mode Fraction (Γi /Γ)

Γ_1 e^+ e^− seen Γ_2 ϕf_0(980) seen Γ_3 K^+ K^− π^+ π^− Γ_4 K^+ K^− π^0 π^0

Ψ(2170) Γ(i)Γ(e^+ e^− )/Γ(total) Γ ( ϕf_0(980) ) × Γ ( e^+ e^− ) /Γ_{total} Γ_2Γ_1/Γ Γ ( ) ( ) Γ ( ) ( ) Γ ( ) ( ) VALUE (eV) EVTS DOCUMENT ID TECN COMMENT

2.5±0.8±0.4

2.5±0.8±0.4 201 AUBERT,BE 06D BABR 10.6 e+ e− → K+ K− π π γ

ϕ(2170) REFERENCES

AUBERT,BE 06D PR D74 091103R B. Aubert et al. (BABAR Collab.)

HTTP://PDG.LBL.GOV Page 1 Created: 6/7/2007 11:33