Citation: W.-M. Yao et al. (Particle Data Group), J. Phys. G 33, 1 (2006) and 2007 partial update for edition 2008 (URL: http://pdg.lbl.gov)

h_1(1380)^{I G (JPC ) = ?− (1 + − )}

OMITTED FROM SUMMARY TABLE

Seen in partial-wave analysis of the K K π system. Needs confirmation.

h_1(1380) MASS

VALUE (MeV) DOCUMENT ID TECN COMMENT

1386±19 OUR AVERAGE 1440±60 ABELE 97H CBAR p p → K 0L K0S π 0 π 0 1380±20 ASTON 88C LASS 11 K − p → K0S K± π ∓ Λ

h_1(1380) WIDTH

VALUE (MeV) DOCUMENT ID TECN COMMENT

91±30 OUR AVERAGE

91±30 OUR AVERAGE Error includes scale factor of 1.1.

170±80 ABELE 97H CBAR p p → K 0L K0S π 0 π 0 80±30 ASTON 88C LASS 11 K − p → K0S K± π ∓ Λ

h_1(1380) DECAY MODES

Mode

Γ_1 K K^∗(892)+ c.c.

h_1(1380) REFERENCES

ABELE 97H PL B415 280 A. Abele et al. (Crystal Barrel Collab.) ASTON 88C PL B201 573 D. Aston et al. (SLAC, NAGO, CINC, INUS)

OTHER RELATED PAPERS

LI 05D EPJ A26 141 D.-M. Li, B. Ma, H. Yu

HTTP://PDG.LBL.GOV Page 1 Created: 6/7/2007 11:33