Citation: W.-M. Yao et al. (Particle Data Group), J. Phys. G 33, 1 (2006) and 2007 partial update for edition 2008 (URL: http://pdg.lbl.gov)

B^∗_{sJ} (5850)^{I (JP ) = ?(??)}

I, J, P need confirmation.

OMITTED FROM SUMMARY TABLE

Signal can be interpreted as coming from b s states. Needs confirmation.

B^∗_{sJ} (5850) MASS

VALUE (MeV) EVTS DOCUMENT ID TECN COMMENT

5853±15

5853±15 141 AKERS 95E OPAL E eecm= 88–94 GeV

B^∗_{sJ} (5850) WIDTH

VALUE (MeV) EVTS DOCUMENT ID TECN COMMENT

47±22

47±22 141 AKERS 95E OPAL E eecm= 88–94 GeV

B^∗_{sJ} (5850) REFERENCES

AKERS 95E ZPHY C66 19 R. Akers et al. (OPAL Collab.)

HTTP://PDG.LBL.GOV Page 1 Created: 6/7/2007 11:35