Meson Summary Table 29292929

f1(1420) f1(1420)^{[l]} I G (JPC ) = 0+(1 + +)

Mass m = 1426.8 � 2.3 MeV (S = 1.3) Full width Γ = 52 � 4 MeV

f1(1420) DECAY MODES f1(1420) DECAY MODES Fraction (Γi /Γ) p (MeV/c)

K K π dominant 439 η π π possibly seen 571

ω(1420) ω(1420)^{[m]} I G (JPC ) = 0�(1 � �)

Mass m = 1419 � 31 MeV Full width Γ = 174 � 60 MeV

ω(1420) DECAY MODES ω(1420) DECAY MODES Fraction (Γi /Γ) p (MeV/c)

ρπ dominant 488

η(1440) η(1440)^{[n]}

was ´(1440)

I G (JPC ) = 0+(0 � +)

Mass m = 1420 � 20 MeV [k] Full width Γ = 60 � 30 MeV [k]

η(1440) DECAY MODES η(1440) DECAY MODES Fraction (Γi /Γ) p (MeV/c)

K K π seen 433 η π π seen 567 a0(980)π seen 350 4π seen 640

ρ(1450) ρ(1450)^{[o]} I G (JPC ) = 1+(1 � �)

Mass m = 1465 � 25 MeV [k] Full width Γ = 310 � 60 MeV [k] p ρ(1450) DECAY MODES ρ(1450) DECAY MODES Fraction (Γi /Γ) Confidence level (MeV/c)

π π seen 719 4π seen 665 e+ e� seen 732