Meson Summary Table 33333333

π+ π� seen 838

K K�_{(892)+ c.c. seen 479}

η ρ seen 533 K K seen 692 e+ e� seen 850

fJ (1710)

was `(1690)

I G (JPC ) = 0+(even + +)

Mass m = 1709 � 5 MeV Full width Γ = 140 � 12 MeV

fJ (1710) DECAY MODES fJ (1710) DECAY MODES Fraction (Γi /Γ) p (MeV/c)

K K seen 697 π π seen 843

Œ_3(1850)

Œ_3(1850) I^G (J^{PC} ) = 0�(3 � �)

Mass m = 1854 � 7 MeV Full width Γ = 87 + 28� 23 MeV (S = 1.2)

Œ3(1850) DECAY MODES

Œ3(1850) DECAY MODES Fraction (Γi /Γ) p (MeV/c) K K seen 785

K K�_{(892)+ c.c. seen 602}

f2(2010) f2(2010) I G (JPC ) = 0+(2 + +)

Seen by one group only.

Mass m = 2011 + 60� 80 MeV Full width Γ = 202 � 60 MeV

f2(2010) DECAY MODES f2(2010) DECAY MODES Fraction (Γi /Γ) p (MeV/c)

ϕϕ seen –