92929292 Baryon Summary Table

N(1520) D_{13}

N(1520) D_{13} I (JP ) =^1_2 (^3_2 �)

Mass m = 1515 to 1530 (ß 1520) MeV Full width Γ = 110 to 135 (ß 120) MeV

The following branching fractions are our estimates, not fits or averages.

N(1520) DECAY MODES

N(1520) DECAY MODES Fraction (Γi /Γ) p (MeV/c)

N π 50–60 % 456 N π π 40–50 % 410 Δπ 15–25 % 228 N ρ 15–25 % y N (ππ )I =0S-wave <8 % – p γ 0:45–0:53 % 470 n γ 0:34–0:48 % 470

N(1535) S_{11}

N(1535) S_{11} I (JP ) =^1_2 (^1_2 �)

Mass m = 1520 to 1555 (ß 1535) MeV Full width Γ = 100 to 250 (ß 150) MeV

The following branching fractions are our estimates, not fits or averages.

N(1535) DECAY MODES

N(1535) DECAY MODES Fraction (Γi /Γ) p (MeV/c)

N π 35–55 % 467 N η 30–55 % 182 N π π 1–10 % 422 Δπ <1 % 242 N ρ <4 % y N (ππ )I =0S-wave <3 % – N(1440)π <7 % y p γ 0:45–0:53 % 481 n γ 0:34–0:48 % 480

N(1650) S11, N(1675) D15, N(1680) F15, N(1700) D13, N(1710) P11,

N(1720) P13, N(2190) G17, N(2220) H19, N(2250) G19, N(2600) I1;11

The N resonances listed above are omitted from this Booklet but not from the Summary Table in the full Review.